Copyright: Copyright © 1996 Matrox Graphics Inc., Sonnetech, Ltd. and HGC Associates.


Cpl Graph
Zeigt die Widergabekurve für den Dichteumfang der roten, grünen und blauen Farben in Ihrer Anzeige und das Verhältnis der Farben untereinander an.


Cpl Linkslider
Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Schieberegler für Rot, Grün und Blau gesperrt. Dadurch werden Farbveränderungen vermieden.


Cpl Redslider
Stellt den Farbkontrast (oder “Gamma”) für das von Ihrem System angezeigte Rot auf einen bestimmten Wert ein. Gamma ist ein Maß für das Verhältnis zwischen der im Bildschirm dargestellten Farbhelligkeit und dem Signal, das der Computer an den Monitor sendet.


Cpl Greenslider
Stellt den Farbkontrast (oder “Gamma”) für das von Ihrem System angezeigte Grün auf einen bestimmten Wert ein. Gamma ist ein Maß für das Verhältnis zwischen der im Bildschirm dargestellten Farbhelligkeit und dem Signal, das der Computer an den Monitor sendet.


Cpl Blueslider
Stellt den Farbkontrast (oder “Gamma”) für das von Ihrem System angezeigte Blau auf einen bestimmten Wert ein. Gamma ist ein Maß für das Verhältnis zwischen der im Bildschirm dargestellten Farbhelligkeit und dem Signal, das der Computer an den Monitor sendet.


Cpl Tempslider
Erhöht oder reduziert die Farbtemperatur Ihres Monitors. Warme Einstellungen sind neutrale, graue Farben mit einer gelb-rosafarbenen Tönung. Warme Einstellungen werden häufig beim Desktop Publishing, für Videodateien und Spiele vorgezogen. Viele Anwender ziehen jedoch kältere Farbeinstellungen, d.h. mehr Blautöne, vor.

Sie können jederzeit schnell die neutrale Einstellung wieder aktivieren, indem Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen  klicken.


Cpl About
Klicken Sie hier, um Programminformationen anzeigen zu lassen.


Cpl Contrastbox
Stellt den Farbkontrast (oder “Gamma”) für das von Ihrem System angezeigte Rot, Grün und Blau auf einen bestimmten Wert ein. Gamma ist ein Maß für das Verhältnis zwischen der im Bildschirm dargestellten Farbhelligkeit und dem Signal, das der Computer an den Monitor sendet.


Cpl Reset
Klicken Sie hier, um die Kontrast- und Temperatureinstellungen wieder auf Ihre Standardwerte zurückzusetzen.